mainAjuda del carregador de l'arrencadaBienvenido a Linkat GNU/Linux

Aquest menú permet seleccionar la funció desitjada. Si teniu problemes per a navegar per aquest sistema d'ajuda, premeu F1 per a accedir a la helpdescripció del sistema d'ajuda. Les funcions principals d'aquest menú són les següents:

harddiskArrencadesdeldiscdur: aquesta opció no tindrà cap efecte en el sistema. Tan sols inicia un sistema operatiu instal·lat prèviament.

linuxInstal·lació: aquest mode d'instal·lació funciona a la majoria d'ordinadors. Si el sistema es penja durant l'arrencada o bé teniu problemes amb la detecció dels components del maquinari, com ara les controladores de discos o les targetes de xarxa, proveu una de les següents opcions d'instal·lació.

noacpiInstal·lació--ACPIinhabilitat: molts dels ordinadors que es venen actualment contenen implementacions incompletes o defectuoses de l'ACPI. Aquesta opció inhabilita la compatibilitat amb l'ACPI al nucli, però encara permet executar un gran nombre de funcions de rendiment, com ara el DMA per a discos durs IDE.  

failsafeInstal·lació--Paràmetresdeseguretat: si no heu tingut èxit amb Instal·lació , el problema pot quedar resolt si seleccioneu aquesta opció.

rescueSistemaderecuperació: és un sistema de base de disc de RAM reduït. Permet realitzar tot tipus de modificacions en un sistema instal·lat. Atès que aquest sistema només disposa d'eines de baix nivell, està pensat per als experts.

memtestProvadelamemòria: la prova de la memòria resulta útil si voleu fer alguna cosa més que simplement comprovar la instal·lació de nous mòduls de memòria. Es tracta d'una prova intensiva d'una gran part del sistema de l'ordinador que permet detectar possibles problemes del maquinari.

optOpcionesdearranque: Las opciones de arranque pueden modificar completamente el comportamiento de su sistema. Se trata de opciones de configuración del kernel.

helpF1Ajuda: L'ajuda en línia del carregador de l'arrencada és contextual i, com a tal, proporciona informació sobre l'element de menú seleccionat o bé, si esteu editant les opcions d'arrencada, intenta cercar informació sobre l'opció en la que es troba posicionat el cursor.

videomodeF3Modedevídeo: podeu triar entre diverses resolucions de pantalla durant la instal·lació. Si teniu problemes amb la instal·lació gràfica, l'opció mode text pot ser una solució provisional efectiva.

install_srcF4Origendelainstal·lació: trieu l'origen de la instal·lació.

keytableF2Idioma: defineix l'idioma i l'assignació de teclat utilitzats pel carregador de l'arrencada.

driverupdateF5Actualitzaciódecontroladors: en el cas que l'ordinador sigui molt nou, és possible que calgui una actualització dels controladors per a poder instal·lar el sistema.helpÚs del sistema d'ajudaL'ajuda en línia del carregador de l'arrencada és contextual i, com a tal, proporciona informació sobre l'element de menú seleccionat o bé, si esteu editant les opcions d'arrencada, intenta cercar informació sobre l'opció en la que es troba posicionat el cursor.

Tecles de navegació

  Fletxa amunt: seleccioneu l'enllaç anterior
  Fletxa avall: seleccioneu l'enllaç següent
  Fletxa esquerra, Retrocés: tornar al punt anterior
  Fletxa dreta, Retorn, Espai: seguir enlace
  Re. Pàg.: retrocediu una pàgina
  Av. Pàg.: avançeu una pàgina
  Inici: aneu al principi de la pàgina
  Fi: aneu al final de la pàgina
  Esc: abandoneu l'ajuda


Torna a la mainpàginad'inicidriverupdateActualització de controladorsSi necessiteu un disquet o un CD-ROM d'actualització de controladors, premeu F5 El carregador de l'arrencada us demanarà que inseriu el suport de l'actualització de controladors després de carregar el nucli del Linux.

Una actualització de controladors consisteix normalment en un disquet que conté noves versions de controladors de maquinari o correccions d'errors necessàries durant la instal·lació.



Torna a la mainpàginad'inicivideomodeSelecció del mode de vídeoPremeu F3 per a obtenir la llista de modes de vídeo que admet la targeta gràfica. El mode més alt que pot visualitzar el monitor queda preseleccionat.

És possible que el monitor no es pugui detectar automàticament. En aquest cas, seleccioneu manualment el mode preferit.

Si el sistema té problemes amb la targeta gràfica durant la instal·lació, l'opció mode text pot ser una solució provisional efectiva.



Torna a la mainpàginad'inicikeytableSelecció de l'idioma i del format del teclatPremeu F2 per a canviar l'idioma i el format del teclat que utilitzarà el carregador de l'arrencada.



Torna a la mainpàginad'iniciinstall_srcOrigen de la instal·lacióPremeu F4 per a triar l'origen de la instal·lació.

És el mateix que utilitzar l'opció d'arrencada o_installinstal·lació.

Torna a la mainpàginad'inicilinuxInstal·lacióSeleccioneu Instal·lació per a iniciar la instal·lació per defecte. L'element optopcionsd'arrencada introduït s'utilitzarà per a l'inici. Aquest element activa un gran nombre de funcions de maquinari disponibles habitualment.



Torna a la mainpàginad'iniciharddiskArrenca des del disc durSeleccioneu Arrenca el SO instal·lat per a iniciar el sistema instal·lat al vostre disc dur local. Aquest sistema s'ha d'haver instal·lat correctament, ja que només s'inicia el MBR (Registre d'arrencada mestre) al primer disc dur. El BIOS de l'ordinador proporciona l'identificador de dispositiu del primer disc dur.

Feu servir això si us heu oblidat d'extreure el CD o el DVD de la unitat i voleu iniciar l'ordinador des del disc dur.



Torna a la mainpàginad'inicinoacpiInstal·lació -- ACPI inhabilitatEl maquinari actual requereix generalment l'ACPI (Interfície d'energia i configuració avançades) per a controlar la gestió de les interrupcions. L'ACPI reemplaça completament l'antic sistema APM.

Seleccioneu Instal·lació - ACPI inhabilitat si teniu problemes durant l'arrencada del nucli. Aquests són els problemes coneguts d'ordinadors que han tingut problemes amb l'ACPI:


* el nucli es penja en arrancar
* Les targetes PCI no es detecten ni s'inicialitzen correctament



Torna a la mainpàginad'inicifailsafeInstal·lació -- Paràmetres de seguretatSeleccioneu Instal·lació -- Paràmetres de seguretat si el sistema es penja durant la instal·lació o bé us trobeu amb errors que no es poden reproduir. Aquesta opció inhabilita el DMA per a les unitats IDE, així com totes les funcions de gestió de l'energia. Vegeu també les opcions del nucli per a o_apmapm, o_acpiacpi i o_ideide.



Torna a la mainpàginad'inicirescueSistema de recuperacióEl Sistema de recuperació és un sistema de base de disc de RAM reduït. Permet realitzar tot tipus de modificacions en un sistema instal·lat. Atès que aquest sistema només disposa d'eines de baix nivell, està pensat per als experts.



Torna a la mainpàginad'inicimemtestProva de la memòriaLa Prova de la memòria resulta útil si voleu fer alguna cosa més que simplement comprovar la instal·lació de nous mòduls de memòria. Es tracta d'una prova intensiva d'una gran part del sistema de l'ordinador que permet detectar possibles problemes del maquinari.

Tot i que es detectaran la majoria de defectes de la memòria, no hi ha cap garantia que aquesta es trobi en bon estat si no es detecta cap error.



Torna a la mainpàginad'inicioptOpcions d'arrencadaHi ha dos tipus d'opcions d'arrencada disponibles. "En primer lloc, hi ha opcions que afecten l'instal·lador. En segon lloc, tenim les opcions del nucli. Entre les opcions més comunes hi figuren:

a)Opcions de l'instal·lador

  o_installinstal·lació -- selecciona un origen d'instal·lació
  networkopcionsdexarxa -- opcions de xarxa
  o_vncopcionsdelvnc -- opcions per a la instal·lació mitjançant el VNC

b)Opcions del nucli

  o_splashpantalladepresentació -- determina el comportament de la pantalla de presentació
  o_apmapm -- commuta la gestió de l'energia
  o_acpiacpi -- interfície d'energia i configuració
  o_ideide -- controla el subsistema IDE


Torna a la mainpàginad'inicio_installOpcions de l'instal·lador: instal·laL'origen de la instal·lació es cerca per defecte als CD-ROM locals. En el cas d'una instal·lació de xarxa, seleccioneu l'opció instal·lació. Els protocols d'instal·lació possibles són
  * FTP
  * NFS
  * HTTP
La sintaxi que heu de fer servir és igual que la d'una URL estàndard. Per exemple, si el servidor es troba a l'adreça 192.168.0.1 i voleu dur a terme una instal·lació basada en l'NFS des del directori /install d'aquest servidor, especifiqueu-ne l'origen de la següent manera:

install=nfs://192.168.0.1/install

La targeta de xarxa es configurarà mitjançant dhcp o bé haureu d'especificar manualment els paràmetres tal com es descriu a les networkopcionsdelaxarxa.


Torna a les optopcionsd'arrencadao_splashOpcions del nucli: pantalla de presentacióLa pantalla de presentació és la imatge que apareix mentre s'inicia el sistema.

splash=0
La pantalla de presentació està desactivada. Aquesta configuració pot resultar útil amb monitors molt antics o bé si es produeix algun error.

splash=verbose
Activa la pantalla de presentació, i segueix mostrant els missatges del nucli i d'arrencada.

splash=silent
Activa la pantalla de presentació però no els missatges. En comptes d'això, es mostrarà una barra de progrés.


Torna a les optopcionsd'arrencadanetworkOpcions de l'instal·lador: opcions de xarxaÉs possible configurar ara mateix la interfície de xarxa. El YaST2 detectarà el maquinari més endavant. El conjunt mínim d'opcions per tal de configurar la targeta de xarxa està format per l'IP de l'ordinador central i la màscara de xarxa. Per exemple:

  hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0

o bé amb un format més abreujat:

  hostip=192.168.0.10/24

Si heu especificat una o_installinstal·laciódexarxa i no especifiqueu ambdues opcions, l'instal·lador intentarà configurar la interfície de xarxa amb dhcp. Si necessiteu una passarel·la predeterminada, especifiqueu-la "mitjançant l'opció gateway. Per exemple:

  gateway=192.168.0.8


Torna a les optopcionsd'arrencadao_vncOpcions de l'instal·lador: vncPer a habilitar la instal·lació del VNC, especifiqueu els paràmetres vnc i vncpassword:

  vnc=1 vncpassword=exemple

S'iniciarà el servidor VNC i podreu controlar el YaST2 mitjançant qualsevol client VNC des de un sistema remot.



Torna a les optopcionsd'arrencadao_apmOpcions del nucli : apmL'APM és una de les dues estratègies de gestió d'energia que utilitzen els ordinadors actuals i es fa servir principalment amb ordinadors portàtils per a funcions com ara la suspensió en disc, tot i que també permet desactivar l'ordinador després d'apagar-lo. L'APM es basa en el correcte funcionament del BIOS. Si aquest falla, l'APM pot tenir una funcionalitat limitada o, fins i tot, no permetre el funcionament de l 'ordinador. Per tant, es pot desactivar amb el paràmetre

  apm=off -- desactiva completament l'APM

És possible que determinats ordinadors molt recents puguin beneficiar-se més del nou o_acpiACPI.



Torna a les optopcionsd'arrencadao_acpiOpcions del nucli: acpiL'ACPI (Interfície d'energia i configuració avançades) és un estàndard que defineix interfícies de gestió d'energia i configuració entre un sistema operatiu i el BIOS. acpi s'activa per defecte quan es detecta un BIOS més recent de l'any 2000. Hi ha una sèrie de paràmetres d'ús comú per a controlar el comportament de l'ACPI:

  pci=noacpi -- no feu servir l'ACPI per a encaminar interrupcions de PCI
  acpi=oldboot -- només seguiran activades les parts de l'ACPI que siguin rellevants per a l'arrencada
  acpi=off -- desactiva completament l'ACPI
  acpi=force -- activa l'ACPI encara que el BIOS tingui data anterior al 2000

Sobretot en ordinadors nous, reemplaça l'antic sistema o_apmapm

Torna a les optopcionsd'arrencadao_ideOpcions del nucli: ideA diferència d'SCSI, IDE s'utilitza en la majoria d'estacions de treball d'escriptori. Per tal d'evitar determinats problemes de maquinari que es produeixen amb sistemes IDE, feu servir el paràmetre del nucli:

  ide=nodma -- desactiva DMA per a les unitats IDE


Torna a les optopcionsd'arrencadabitsSelección del tipo de programaTeniu l'opció d'instal·lar la versió de 32 o de 64 bits del Linkat



Torna a la mainpàginad'inici